SOVRAPORTA
source date: 1498
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

La sopraporta figurata con didascalia in volgare proviene dal portale del Palazzo Cuneo (poi dei Sansone) di via Quadra superiore 13, poi demolito, ed è oggi conservata presso il Palazzo Pavese-Pozzonbello, situato nella stessa via.

TORTEROLI 1874, p. 177; BRUNO 1890, I, p. XV; BRUNO 1898, p. 81, nota 1; BRUNO 1901, pp. 100-101; VARALDO 1978, p. 67, n. 38.

VARALDO 1978, p. 67, n. 38.