FRAMMENTI MUSIVI FOL E FEL
source date: 1140-1148
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

L’iscrizione è leggibile su un frammento musivo proveniente dal pavimento della Cattedrale di Santa Maria Maggiore di Vercelli, demolita nel 1776. Oggi tutti i resti della pavimentazione sono conservati presso il Museo Camillo Leone.

PETRUCCI L. 2010 tav. IV p. 188.