FRAMMENTI MUSIVI ARCA DE SAN VAX
source date: 1140-1170
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Le due didascalie sono conservate su due frammenti di mosaico, rispettivamente il Mosaico del pescatore e il Mosaico del duello, un tempo parte del pavimento musivo della cattedrale e oggi conservati su pannelli affissi alle pareti del deambulatorio e del corridoio che porta alla sacrestia della chiesa stessa.

KINGSLEY PORTER 1915-1917, II, pp. 253-256; COMELLO-OTTOLENGHI 1917, pp. 22- 25; SABATINI 1968, p. 336 e n. 57; IENI 1993, pp. 366- 371; L. PETRUCCI 1994, p. 69; STELLA 1994, p. 78; IDLR (1997) 1004; MENEGHETTI 1997, p. 218; STUSSI 1997, p. 149; PIANEA 2002, pp. 119-135; Itinerari 2005; BARRAL I ALTET 2007, pp. 156-173.

CECCHI GATTOLIN 1984, tav. XI, fig. 7; PETRUCCI L. 2010tav. V p. 189, tav. VI, p. 190.