CAMERA LANZILOTI
source date: 1390-1398
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Luogo di conservazione: Frugarolo (AL), Torre Pio V, Camera Lanziloti

EDV registra 12 iscrizioni in francese, presenti in Piemonte e Valle d'Aosta, come prevedibile, v. 02.03, 02.04, 02.06, 02.07, 02.13, ma anche in Lombardia 03.03, Veneto 05.002, 05.058, e 05.099, a Bologna 07.18, a Foligno, a Palazzo Trinci 09.17 e a Napoli 14.04.