MESSA DI SAN GREGORIO
source date: XV in.
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

L’affresco è quasi completamente rovinato, al punto che è difficile capire se la sua iconografia e il testo siano riconducibili alle altre Messe coeve presenti in Italia settentrionale, e centrale e in Sicilia (vedi nn. 02.05, 03.01, 03.05, 05.48, 07.23, 09.38, 17.14).