ICONA DI SAN DONATO
source date: 1310
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

L’iscrizione ricorda la committenza da parte del podestà di Murano, Donato Memmo, di una icona di San Donato per la chiesa a lui dedicata. Si trovava nella navata sinistra della Basilica dei Santi Maria e Donato a Murano, in seguito è stata trasferita nel Museo Diocesano d’Arte Sacra di Venezia, dov’è tuttora.

GAMBA 1832, p. 12; BERTANZA-LAZZARINI 1969, p. 33, doc. 112; WOLTERS 1976, I, p. 149; STUSSI 1980, p. 158; STUSSI 1980a, p. 90; STUSSI 1997, p. 158; TOMASIN 2010, p. 37; TOMASIN 2012a, p. 2; FERGUSON 2015b, p. 195, nota 6.

MOSCHINI 1808, p. 106; TOESCA 1951, p. 402; STUSSI 1980a, p. 90; STUSSI 2005, p. 57; TOMASIN 2012, p. 23; FERGUSON 2013a, pp. 67-134 (con bibliografa precedente); FERGUSON 2015b, p. 195, nota 6.

WOLTERS 1976, II, fig. 13; STUSSI 1980, fig. 40; STUSSI 1997, fig. 40.