RELIQUARIO DEL DENTE DI SAN MARCO
source date: 1320 ca.
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Si tratta di un dente molare, montato in argento. La teca che lo contiene reca la scritta: QVESTO. E. EL. DENTE. D. SAN. ZUANE. BATISTA.

HAHNLOSER1971, pp. 160-161, edizione a p. 161.