EDIFICAZIONE CHIESA SAN GIOVANNI EVANGELISTA
source date: 1338
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

L’iscrizione ricorda il 15 maggio 1338, giorno in cui Giovanni detto Galdiol, al tempo di Guido Vescovo di Concordia pose la prima pietra per la costruzione della chiesa di San Giovanni, ricevette un’indulgenza di quaranta giorni e lasciò i suoi beni in dote alla chiesa stessa. Oggi al posto dell’originale si trova una copia allestita nel 1748.

UGHELLI 1729, col. 355; ZAMBALDI 1981, p. 259; CANTÙ 1858, p. 396; CORGNALI 1936, pp. 37-49; POLI 1992, pp. 269-284: 277.BENINCÀ – VANELLI 1984, pp. 39-52 (ora 2005, pp. 403-413); GRAZIANI 2012-2013, p. 125, Scheda NT 1.

TOMASIN 2012, fig. 1.