RELIQUARIO DELLA COLONNA DELLA FLAGELLAZIONE DI CRISTO
source date: 1349
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Si tratta di una pietra di granito nel Tesoro di San Marco già dal 1375. Alla base della reliquia l’iscrizione: MCCCLXXV QUES/ TA PIERA E PROP/ IA DELA CHOLONA/ CHE XPO FO BATUD/ O. MIS. MICHIEL/ MORESINI.MIS.PI/ ERO. CHORNER PR/ OLATORI FE FAR

GALLO 1967, pp. 44, 99-100; WIXOM 1968, pp. 314-315, n. 46 (con bibliografia precedente); HAHNLOSER 1971, p. 166; BUCKTON 1984, p. 306; FERGUSON 2015a, pp. 1-10. Riproduzioni: WIXOM 1968, p. 315; FERGUSON 2015a, p. 2.