COMPIMENTO DELLA SEDE DELLA CHIESA DEI SS. APOSTOLI
source date: 1351
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

La lastra si trova posta a circa quattro metri di altezza sulla facciata dell’edificio vicino alla chiesa dei SS. Apostoli, vicino al civico 4544. Il locale dove sorgeva la scuola venne demolito nel corso del Cinquecento per rendere la chiesa più ampia; la confraternita – ancora oggi presente– venne di conseguenza spostata in una piazzetta «drio la chiesa», dov’è conservata una lapide della fine del XVI e una del 1706.

FERGUSON 2013a, p. 95, scheda nr. 5.10; FERGUSON 2015, p. 49, scheda nr. 3.5.

FERGUSON 2015, p. 98, fig. 10.