TOMBA DI SIMON DANDOLO
source date: 1360
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

L’iscrizione si trova sul bordo inferiore del sarcofago pensile di Simon Dandolo, posto in alto sulla parete interna della facciata all’interno della Cappella dell'Addolorata. Ferro (1889) sostiene che originariamente il sarcofago si trovava nella Cappella di S. Giuseppe. Il testo dell’iscrizione si sviluppa su due distici, il primo latino.

WOLTERS 1976, I, p. 192, cat. 86; STUSSI 1997, I, p. 153; STUSSI 1997a, p. 926; FERGUSON 2013a, pp. 105-106, scheda nr. 5.18.

WOLTERS 1976, II, fig. 300; STUSSI 1997, fig. 35; online su Wikipedia Di Didier Descouens - Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50760541.