CAPITELLO BIZANTINO
source date: 1363
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Il capitello bizantino risale al XII secolo, secolo, ma venne riutilizzato nel Trecento come vasca battesimale e, nella parte superiore del pulvino, fu inserita la scripta volgare in caratteri gotici, a ricordo della data e dei committenti dell’opera.

STUSSI 1997, pp. 165-166 (con bibliografia precedente).