COLONNA D'INFAMIA DI BAIAMONTE TIEPOLO
source date: post 1364
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

La colonna ricorda la congiura di Baiamonte Tiepolo scoppiata a Venezia il 15 giugno 1310. Il manufatto si presenta oggi particolarmente danneggiato. L’iscrizione è in scrittura gotica, disposta su sei righe. Inizialmente fu datata da Stussi al 1310, quindi considerata coeva alla distruzione delle abitazioni di coloro che parteciparono alla congiura. Ma secondo ROMANIN 1972-1975 il Senato veneziano decretò la costruzione della colonna d’infamia soltanto nel 1364, data che deve essere pertanto considerata come terminus post quem.

GAMBA 1832, p. 11, n. 3; CICOGNA 1824-1853, VI, p. 770; BERTANZA-LAZZARINI 1969, p. 33, doc. 111; ROMANIN 1972-1975; STUSSI 1997, p. 165-166; STUSSI 1980a; STUSSI 2005, FERGUSON 2013a, pp. 111-112, scheda nr. 5.22.

STUSSI 1997, fig. 38.