GONFALONE DI SANTA FOSCA
source date: 1366
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Le scritte, ricamate sulla stoffa, celebrano il completamento del gonfalone della confraternita, utilizzato durante le processioni. Originariamente il gonfalone si trovava nella chiesa di Santa Fosca a Torcello, da lì fu spostato per il restauro e collocato infine nel Museo Provinciale di Torcello con il numero di catalogo 712.

NEPI SCIRÈ 1978, pp. 101-102 (scheda a c. di Giovanna Nepi Scirè con bibliografia precedente); DAVANZO POLI 2000, in part. pp. 113-115, scheda nr. 1 (con bibliografia precedente); DEHMER 2004; FERGUSON 2015, pp. 69-61. 49, scheda nr. 3.10; FERGUSON 2015b.

NEPI SCIRÈ 1978, p. 102; DAVANZO POLI 2000, p. 114, nn. 1 e 2 (part. con Santa Fosca); FERGUSON 2015, p. 103, fig. 21.