GRAFFITO PER LA PIENA DELL’ADIGE
source date: 1390
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

L’iscrizione commemora la piena dell’Adige avvenuta il 3 ottobre 1239 che lesionò i ponti Pietra, Nuovo e Navi.

TOMASIN 2012, p. 171; GRAZIANI 2012-2013, scheda GR IV, pp.117-124.

GRAZIANI 2012-2013, p. 171.