FIRMA SULLA NAVATA
source date: 1399
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

L’epigrafe ricorda l’edificazione, il 15 maggio 1399, di un altare e di un sepolcro per volontà di Caterina, figlia di Bonifacio da Tiera. La lastra, secondo quanto riporta Bertoletti (2006), doveva appartenere alla chiesa di S. Maria delle Grazie, preesistente a quella di Santo Stefano costruita tra il 1468 e il 1485. Essa venne alla luce durante i lavori di restauro del 1892, murata su una parete, forse nella posizione che occupa ancora oggi.

PELLEGRINI 1893, pp. 15-29; BARCELLONI CORTE 1972 p. 11; BERTOLETTI 2006 p. 20-26; MIGLIORINI FOLENA 1952, p. 76; CORRÀ 1984, pp. 129-158 GRAZIANI 2012-2013, scheda XI, pp. 104-109.

BERTOLETTI 2006, p. 22, fig. 1; GRAZIANI 2012-2013, p. 104.