SEPOLTURA DI GIACOMELLO DA GAIO
source date: 1436
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

La lastra ricorda la sepoltura del cerusico Iacomelo da Gaio. Si trova nel lato nord esterno della chiesa di Santa Fosca.

MOCELLIN 2012-2013, p. 32, Scheda VII, pp. 32-34.

MOCELLIN 2012-2013, p. 32.