VIVARINI, PALA DI SANTA MONICA, AMBROGIO BATTEZZA AGOSTINO
source date: 1441
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Originariamente parte della Pala di santa Monica (v. 05.086), il dipinto è ora conservato nella sala 3 al primo piano dell’Accademia.

SIRBeC scheda OARL - C0050-00499 (http://www.lombardiabeniculturali.it/opere arte/schede/C0050-00499/ ) a cui si rimanda per la ricca bibliografia dell’opera.

SIRBeC scheda OARL - C0050-00499 (http://www.lombardiabeniculturali.it/opere arte/schede/C0050-00499/ ), p. 1.