CAMPANA CON VERSI DEL PARADISO DI DANTE
source date: 1500
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

La citazione dantesca (Pd. XXXIII, vv. 1-3) si trova sulla campana conservata all’interno del Duomo dedicata a Santa Maria Assunta, posta in prossimità della prima colonna della navata di sinistra.

CIOCIOLA 1992, p. 99; CIOCIOLA 1995, p. 550.