COSTRUZIONE DI UN BATTIFREDO
source date: 1340-1360
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Si tratta di una lapide commemorativa della costruzione di un battifredo, ovvero una torre difensiva. La lastra, rinvenuta nel 1903, proviene dalle mura della terza cerchia presso Porta Castiglione. Nonostante l’inizio della costruzione a cui si riferisce l’iscrizione risalga al XIII, l’epigrafe è databile su base paleografica alla metà del Trecento.

PINCELLI 1960, p. 217, scheda 17-18a; ROVERSI 1985 (sulle mura di Bologna); BREVEGLIERI 1989, pp. 420-422; BREVEGLIERI 1997, p. 81.

BREVEGLIERI 1997, fig. 20.