ISCRIZIONE DEL CAMPANILE DI SANTA MARGHERITA
source date: 1389
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Si tratta di una lapide commemorativa della costruzione del campanile di Santa Margherita, demolito nel 1828. Si trova oggi conservata presso il Museo Civico Medievale di Bologna

PINCELLI 1960, pp. 216-217, n. 16; BREVEGLIERI 1986, p. 61, n. 135 (dal punto di vista paleografico); BREVEGLIERI 1997, pp. 82-83.

PINCELLI 1960, tav. 24, fig. 4; BREVEGLIERI 1997, fig. 21.