ISCRIZIONE DEL MONUMENTO FUNEBRE DI PRENDIPARTE PICO
source date: 1394
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

La lapide si trova nella parete laterale di sinistra, tra il monumento funebre stesso e l’iscrizione funeraria in latino. In origine le lastre e il monumento si trovavano nella prima cappella entrando sulla destra da cui furono poi spostati e, prima di essere colcati nella loro attuale posizione, furono esposti nel museo di Modena

WOLTERS 1976, I, pp. 212-213, cat. 135.; STUSSI 1997, p. 160; GRAZIANI 2102-2013, pp. 134-137, scheda AI.

WOLTERS 1976, II, fig. 396; GRAZIANI 2102-2013, pp. 130.