LIPPO DI DALMASIO, INCORONAZIONE DELLA VERGINE
source date: 1394
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

L’iscrizione è inserita nella parte bassa del dipinto raffigurante l’Incoronazione della Vergine, e ricorda che la tavola è stata dipinta da Lippo di Dalmasio il 24 aprile 1394 su commissione di Rodolfo de Lambertini. Non si conosce la provenienza originaria del pezzo, forse da collegare al periodo in cui Lippo era impegnato in San Petronio.

Pinacoteca nazionale di Bologna 2004, p. 161.