SEPOLCRO DI FRANCESCO RONCAGLIA E EREDI
source date: 1396
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

L’iscrizione si trovava originariamente sul sagrato del duomo di Modena ed è ora collocata nell’area nord del Chiostro del Museo Lapidario Estense. Uno stemma posto al centro divide l’iscrizione in due parti: nella parte sinistra in latino sono enucleati gli elementi circostanziali mentre nell’altra parte in volgare viene inciso un. appello al viandante.