COSTRUZIONE DEL CAMPANILE
source date: 1399
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Nell’iscrizione viene ricordata l’edificazione del campanile della Chiesa di San Donnino, il 10 dicembre del 1399 mentre era rettore della chiesa Bartolomio da Mançolino, ad opera del capomastro Dino de Domenego e del manovale Tonio de Charixe.

FANTI 1964 (sulla chiesa di san Donnino);129 BREVEGLIERI 1997, pp. 83-85. Riproduzioni: BREVEGLIERI 1997, fig. 22.