LAPIDE DI SANTA MARIA DELLE MURATELLE
source date: XIV ex.
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

La lapide si trova murata a sinistra dell’ingresso della chiesa e ricorda che l’edificio nel XIII secolo si trovava presso le mura della città.

CARBONI 1978, p. 23, BREVEGLIERI 1997, p. 82.

CARBONI 1978, p. 23.