ARCHITRAVE DI CA’ DE TORRI
source date: 1431
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

L’iscrizione, a rilievo, è collocata sull’architrave di una finestra di Ca’ de Torri fatto eseguire da Filippo dei Torri che probabilmente commissionò la costruzione.

BREVEGLIERI 1995, in part. p. 44.

BREVEGLIERI 1995, p. 43, fig. 1; VENTURI 1988, p. 296, n. 458.