ARCHITRAVE DI CASA GUIDOTTI
source date: 1435
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

L’iscrizione ricorda la costruzione dell’opera da parte di Berto Elmi nel 1435. L’architrave era originariamente collocato nell’antica canonica parrocchiale ed è stato poi trasferito nella sua attuale collocazione.

FANTINI 1971, I, p. 181, n. 140; BREVEGLIERI 1995, p. 43, fig. 2; VENTURI 1988, fig. 327.