SEPOLCRO DI ZOHANE GRANDE DE GIUBERTI FIORENTINO
source date: XV in.
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Luogo di conservazione: Bologna, Basilica di San Giacomo Maggiore

ROVERSI 1982, pp. 309-310; BREVEGLIERI 1997, p. 76.