ISCRIZIONE DEL PILASTRO
source date: 1458
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

L’iscrizione si trova all’interno dell’ottavo pilastro di sinistra nella navata centrale della basilica di S. Maria dei Servi di Bologna. Nel testo si ricorda la paternità dell’opera, eseguita nel 1458 da Tommaso Ugolotti.

SUPINO 1909, p. 80; MONTANARI 1915; RICCI 1930; SUPINO 1932-1938, I, p. 304 n. 24; ROVERSI 1982, pp. 366-367 (a cui si rimanda per la bibliografia precedente, anche manoscritta); BREVEGLIERI 1997, p. 92.