FIRMA DI FUCCIO
source date: 1229
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

La lunetta ad intarsio, abrasa, riporta una data e il nome dell’artefice o del restauratore Fuccio. Era un tempo collocata sulla porta della casa presbiteriale della chiesa di Santa Maria Sopr’Arno e si trova oggi nella ex sala della scultura medievale del Museo del Bargello (inv. 158/S, inv. gen. 18411).

Sepoltuario Fiorentino ASF, vol. I, p. 207; VASARI 1962-1987, vol. II, p. 60; vol. III, p. 206; CASOTTI 1714, pp. 61-62; BROCCHI 1748, p. 197; RICHA 1754-1762, vol. X, pp. 306-307, 316-318; BIADI 1824, p. 188; GALLETTI 1873, p. 8; CAMPANI 1884, pp. 58-59; SUPINO 1898, p. 49; LOPES PEGNA 1972, pp. 40; GRAMIGNI 2012, pp. 214-216, n. 28.

MANNI 1737, p. 137; ROSSI 1932, p. 16; GARZELLI 2002, pp. 335, 341, p. 350, nota 24.

GARZELLI 2002, fig. 32; GRAMIGNI 2012, p. 214, fig. 71.