MEMORIA DELL’EDIFICAZIONE DI UN MULINO COMUNALE
source date: 1246
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

L’iscrizione ricorda l’edificazione di un mulino comunale al tempo del podestà Gualtieri da Calcinaia ed è conservata su tre lastre di pietra murate a circa tre metri di altezza sopra l’arco d’ingresso del mulino stesso, in località Palazzo a Merse, già detta Mulino del Palazzo.

REPETTI 1833-1846, VI, pp. 34-35; BOETTI 1980, pp. 96-98 (che riprende l’edizione di Repetti); SAVINO 1985, pp. 322-323; IDLR 1020; CORTESE 1997, p. 269; PETRUCCI L. 2010, pp. 120-121, n. [21]. Riproduzioni: SAVINO 1985, fig. 2; PETRUCCI L. 2010, tav. XVI, p. 200, n. [21].