EPITAFFIO DEI FRATELLI GUIDICCIONI
source date: 1290
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

L’iscrizione in versi corre sul bordo superiore del sarcofago della famiglia Guidiccioni, conservato nella Cappella della Madonna del Soccorso, attigua alla chiesa di San Frediano.

RIDOLFI 1877, p. 127; BELLI BARSALI 1953, p. 227; GIUSTINIANI 1969, pp. 1-9; BELLI BARSALI 19702, p.192; STUSSI 1997, p. 162.

GIUSTINIANI 1969, fig. 1 (da lontano); STUSSI 1997, fig. 41 (particolare).