ISCRIZIONE PORTA ALLA CROCE
source date: 1310
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

La lapide è murata in basso sul montante sinistro di Porta alla Croce, presso piazza Cesare Beccaria, dalla parte di ponente. L’iscrizione indica le misure della larghezza delle mura della città e dei corsi d’acqua vicini con il probabile scopo di evitare occupazioni ed abusi da parte dei privati cittadini (v. anche nnr. 179, 187).

CECCONI 1980, p. 39; BIGAZZI 1886, 154; LARSON 1999, p. 368; INVERNIZI-LUNARDI-SABBATINI 2007, I, p. 63, n. 43; PANTAROTTO 2012, p. 70.

INVERNIZI-LUNARDI-SABBATINI 2007, I, p. 63, n. 43; PANTAROTTO 2012, fig. 2, p. 87.