ISCRIZIONE DELL’OPERAIO BORGOGNO DI TADO (A) GRADI
source date: 1310 ca.
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

L’iscrizione è incisa su di una bozza del paramento murario sul lato sud del pilastro angolare di destra della facciata del Duomo, e ricorda la realizzazione di un basamento di cinque gradini da parte dell’operaio Borgogno di Tado.

PERONI 1995, n. 270, p. 372; BANTI 1996, p. 30, n. 15; BANTI 2000, p. 87, n. 118; VILLANI 2012, p. 45.

BANTI 1996, fig. 15a; BANTI 2000, fig. 118; VILLANI 2012, p. 45.