BORGOGNO DI TADO, PERGAMO DI GIOVANNI PISANO
source date: 1311
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Il frammento di epigrafe ricorda la costruzione del pergamo di Giovanni Pisano nel Duomo di Pisa per volontà dell’Operaio della Cattedrale Borgogno di Tado. Un tempo collocata sul lato sud del pilastro destro della facciata della Cattedrale, ma danneggiata gravemente da un colpo di cannone nel 1944, si trova oggi nel Lapidario della Primaziale; nella sua collocazione originaria si trova oggi una copia.

PERONI 1995, n. 270, p. 372; BANTI 1996, p. 30, n. 15; BANTI 2000, p. 87, n. 118; VILLANI 2012, p. 45.

BANTI 1996, fig. 15a; BANTI 2000, fig. 118; VILLANI 2012, p. 45.