ISCRIZIONE DELLO SPEDALE DELLA CHIESA DI SAN JACOPO IN CAMPO CORBOLINI
source date: 1311
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

L’iscrizione, nel chiostro attiguo alla Chiesa di San Jacopo, ricorda che Lippo di Forese (noto come Lippo soldato) aveva fatto costruire uno spedale presso la chiesa.