ISCRIZIONE DELLA CAPPELLA DELLA CROCE
source date: 1315
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

La cappella della Compagnia della Santa Croce di Giorno, adiacente alla chiesa di San Francesco, è affrescata sulle pareti e sulle volte da scene relative all’infanzia di Cristo, alla vita della Vergine e alla Croce realizzate da Cenni di Francesco di Ser Cenni nel 1410 (v. 08.092). L’iscrizione è conservata sulla parete destra dell’abside della Cappella della Croce nella chiesa di San Francesco, collocata sull’angolo in basso a destra della scena della Presentazione al Tempio e ricorda la costruzione della cappella nel 1315 da parte di Mone de’ Tedicinghi per l’anima di suo fratello Marcuhugio.

TARGIONI TOZZETTI 1769, p. 73; CONTUGI SERGUIDI 1812-1819, p. 76; GUARNACCI 1832, p. 163; MAFFEI 1921, p. 2; CARLI 1978, p. 72 (trascrizione parziale); PJLEGER 1984, p. 173; AUGENTI- MUNZI 1997, pp. 74-76; FURIESI-GUELFI 1997, pp. 431-432; LARSON 1999, p. 372.

BURRESI-CALECA-LESSI 1991, p. 50.

CARLI 1978, fig. 97; AUGENTI- MUNZI 1997, fig. 32.