AMBROGIO LORENZETTI, MADONNA DI VICO L'ABATE
source date: 1319
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

L’iscrizione occupa la parte inferiore del dipinto e ricorda la data di esecuzione ed il committente dell’opera, L’iscrizione corre su due righe in basso: mentre la prima riga è interna alla cornice, la seconda si trova sopra alla cornice stessa. L’opera è stata riconosciuta come prima opera certa di Ambrogio Lorenzetti (DE NICOLA 1922).

DE NICOLA 1922, p. 58, nota 1; VAN MARLE 1924-1938, p. 379.

DE NICOLA 1922, pp. 49-58; ROWLEY 1958, I, pp. 27-32.

DE NICOLA 1922, p. 48; VAN MARLE 1924-1938, fig. 25; ROWLEY 1958, fig. 19.