CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN SIMONE
source date: 1320
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

L’iscrizione, incisa su di una lastra murata sul campanile della chiesa di San Simone sul lato della facciata, ricorda l’edificazione del campanile ad opera di Caromo di Bernardo e Tone di Franco.

BANTI 1995a, p. 212, 214-215; BANTI 2000, p. 99, n. 140.

BANTI 1995a, fig. 67, p. 567; BANTI 2000, n. 140.