EPIGRAFE DELLA FORTEZZA DI PISA
source date: 1322
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

L’iscrizione, oggi conservata nel lato sud del ‘giardino dei lecci’ del Castello della Gherardesca a Castagneto, doveva trovarsi originariamente sopra una piccola porta della fortezza di Pisa. L’iscrizione in volgare ricorda

MACCIONI 1771, II, p. 6; BEZZINI 1991, p. 32, n. 2; BANTI 2000, p. 101, n. 143.