ISCRIZIONE DI SALVETTO DE SCOPETO
source date: 1326?
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

La lastra tombale, conservata sulla parete destra della chiesetta medievale di Sant’Agata, è decorata con tre croci ed un giglio fiorentino e ricorda un tale Salvetto di Scopeto.

GRAMIGNI 2012, pp. 441-442, n. 113.

REPETTI 1833-1846, vol. I, p. 52; MORETTI-STOPANI 1974, p. 214; SCARINI 1999, pp. 123-125, 131; CANEVA 2007, pp. 181-182.

MORETTI-STOPANI 1974, p. 214, fig. 275; SCARINI 1999, p. 134.