LAPIDE DELLA PIENA DELL'ARNO
source date: dopo il 1333
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

L’iscrizione, in versi, ricorda l’alluvione che colpì la città di Firenze nel 1333 ed il livello raggiunto dall’acqua dell’Arno in quella occasione. La lapide che la conserva è murata presso Via San Remigio, angolo via Neri (Canto dei Soldani).

AIAZZI 1845, p. 3 nota 1; BIGAZZI 1886, p. 288; MORPURGO-LUCHAIRE 1910, p. 14; BARGELLINI-GUARNIERI 1977-78, p. 213; LARSON 1999, p. 369; NICCOLAI 1995, p. 14; MALQUORI 2005, n. 109, p. 148.