ISCRIZIONE DELL’OSPEDALE DI SAN CRISTOFANO
source date: 1335
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

L’iscrizione ricorda le indulgenze concesse da papa Giovanni XII ai visitatori dell’antico ospedale di S. Cristofano di Grazzano, annesso alla Chiesa adiacente dei Santi Giacomo e Cristoforo. La lapide, murata originariamente sulla facciata del campanile e poi spostata su una parete della stessa chiesa, fu definitivamente collocata nei primi anni del ’900 presso l’ospedale civico di Carrara.

ANDREI 1869, p. 435; LAZZONI 1880 (che riprende l’edizione Andrei); LARSON 1999, p. 372-373.

CECCHINI 1979.