ARCHITRAVE DI SANTA MARIA VERGINE
source date: 1346
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

L’iscrizione, conservata sull’architrave della porta della chiesa sconsacrata di Santa Maria Vergine (o della Neve), ricorda la costruzione della chiesa e della piazza delle Biade al tempo del Capitano del Popolo Ranieri Conte di Donoratico.

MACCIONI 1771, II, p. 16; TANFANI CENTOFANTI 1897, p. 360; VILLANI 2012, p. 54; BANTI 2000, pp. 110, n. 161.

BELLINI PIETRI 1911, p. 110; DELLA TORRE 1985, p. 124; Livorno e Pisa 1980, p. 249

BANTI 2000, fig. 161; VILLANI 2012, p. 54.