ISCRIZIONE DELLA FONDAZIONE DELLA CAPPELLA DI SAN JACOPO
source date: 1351
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

La lapide ricorda la fondazione della prima cappella di san Jacopo nel 1351 da parte della confraternita di Santa Maria del Giglio

Sopralluogo, SEBREGONDI 2005