ISCRIZIONE DEL CHIOSTRO SUPERIORE DI SAN LORENZO
source date: 1352
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

L’iscrizione è conservata su di una lastra attualmente fissata alla parete settentrionale del chiostro superiore di San Lorenzo, vicino alla scala principale, e ricorda la costruzione di una tettoia da parte di un tale Agnolo di Vanno dal Canto.

LARSON 1999, p. 370-371.

LARSON 1993, pp. 51-52.

LARSON1993, p. 53.