NARDO DI CIONE, INFERNO
source date: 1354-57
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Nardo di Cione era fratello di Andrea Orcagna. Le pitture della Cappella Strozzi si devono ad entrambi: Andrea dipinse la pala d’altare, Nardo gli affreschi del Giudizio Universale, Inferno e Paradiso. L’Inferno costituisce la prima rappresentazione nota del testo dantesco in forma monumentale e le forme della sua rappresentazione non richiamano quelle delle raffigurazioni dell’Inferno e del Giudizo Universale sparse lungo tutta la penisola (v. nn. 02.12, 02.13, 03.05, 07.22, 08.033, 08.041, 08.045, 08.054, 08.074, 09.32, 10.44, 11.04, 11.06, 11.14, 11.16, 11.17, 11.28, 11.29, 14.01, 14.02, 14.09, 15.01, 16.03).

https://www.wga.hu/html_m/n/nardo/strozzi/3north.html