52 CIPPO CON INDICAZIONE STRADALE
source date: 1374
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Il cippo era un tempo murato in una casa in via Romana ad indicare l’inizio della strada che conduceva all’antica contrada di Torri in Val di Pesa.

SFRAMELI 1989c, p. 509, n. 642.

REPETTI 1833-1846, V, 1843, p. 543; GUARDUCCI 1904, pp. 285-299.

SFRAMELI 1989c, n. 642.