SEPOLTURA DI DOMENICO DI BARTOLO ATTAVANTI
source date: 1380-1420
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

La lapide, proveniente dal convento di San Pancrazio ed oggi conservata presso la nona stanza del Lapidarium del Museo di San Marco, riporta un’iscrizione funebre e lo scudo della famiglia degli Attavanti.

CAROCCI 1906, p. 12; TARANI 1923, p. 65; SINIBALDI 1936, p. 40; PAGNOTTA 1989, p. 536, n. 698.

PAGNOTTA 1989, n. 698.